\pdfoutput=1
\documentclass{JINST}

\title{\bf Measurement of electromagnetic shower densities at very high granularity}
\input authors.tex

\abstract{We present measurements of the charged particle densities in
electromagnetic showers as a range of shower energies and converter
thicknesses. 
Relevance to DECAL.
By modelling the detector response carefully with
single particles, the densities are compared with simulation and
reasonable agreement is observed.
}

\keywords{Calorimeter methods,
Detector modelling and simulations,
Solid state detectors}

\begin{document}

\input introduction.tex
\input telescope.tex
\input tracks.tex
\input showers.tex
\input conclusions.tex
\input acknowledgements.tex
\input references.tex


\end{document}
